1 0 0 1 0 0 0 0 . 0 1 0 . 1 12 Endcaps2 Endcaps + 2 Central Arms

Count Ratexs h a d o w i n g s1/2 = 50 GeVFigure 13. Acceptance of the upgraded PHENIX muon spectrometer forDrell-Yan pairs with M

≥ 4 Γες ϖερσυσ ξ, ωιτη ανδ ωιτηουτ μυον δετεχτιον ιν τηεχεντραλ μαγνετ αρμσ. Τηε αρροω σηοω τηε ρεγιον οϕ νυχλεαρ σηαδοωινγ εξπεχτεδ ιν πΑανδ ΑΑ χολλισιονσ.